内页 最新

改性塑料在医疗器械中的应用

来源: 时间:2021-08-10 分类:行业资讯

医疗器械可细分为体外诊断、医用耗材、医疗设备、制药装备。不难发现,在战“疫”中,改性塑料发挥了很大的作用。想要安全、精准、高效地获取检测结果,离不开实验室耗材众多性能的“辅助”。吸头盒架是生物实验室常用器材,用于放置医学检测用的吸头。由于塑料具有成本低、容易加工、质轻坚韧等特点,在医疗器械中获得大量应用。

VCG211259286536_202108010_085535190

吸头盒架一般采用PP材料,吸头盒架用改性PP材料,无毒、无味,可耐受121℃高压灭菌不变形。具有良好的尺寸稳定性,坚固耐用,耐腐蚀。

染色造粒一次性完成,简化了客户塑料制品的生产工艺流程,便于加工,提高产品的成品率,为客户节约成本,深受顾客信赖。

根据医疗器械不同的使用环境,对高分子材料提出的要求也不同,但一般来说应该具有下列性能:

  1、物理力学性能好,能满足生理功能和使用环境的要求;

  2、能耐受灭菌过程而不致影响其生物学性能和力学性能;

  3、成型加工性能好,易加工成各种形状制品,成本低;

  4、聚合物为医用级,重金属含量少,溶出物及可溶出物含量低;

      5、对机体无毒,无热源反应,无“三致”(致癌、致畸、致基因突变)作用,不破坏邻近组织,不干扰机体的免疫机制,不引起材料表面钙化;

  6、材料与血液接触时,有较好的抗凝血性能,不引起溶血后血球减少,不造成血中蛋白质变性,不破坏血液的有形成分;

  7、材料植入体内时,有足够的化学稳定性和生理惰性,且物理力学性能不发生明显变化(不包括降解材料)。

  目前,常见的高分子材料包括PVC、PE、PP、PS、ABS、PC、氟塑料、TPE等。

上一篇: 改性塑料在各领域的应用
下一篇: 改性塑料在新能源汽车充电桩中的应用
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”