内页 最新

可穿戴设备中高端原材料的首选TPE热塑性弹性

来源: 时间:2021-10-06 分类:行业资讯

 当下可穿戴设备:如智能手环、工艺品手环、手腕带U盘(可穿戴U盘)、塑胶带手表等风靡一时。这类穿戴产品,很多都采用硅胶作为原材料。

  硅胶的优点如下:

  一、优良的回弹性,触感舒适爽滑;

  二、环保无毒,对肌肤没有致敏性,符合ISO-10993医疗认证;

  三、硬度可选,可提供硬度10~90A的不同材料,以适应不同的产品要求。

  硅胶的不足:

  一、需油压成型,生产周期较长,生产率不高;

  二、二次物料(如边角料,废次物料)没法回收利用。

  值得留意的是,热塑性橡胶TPR丨TPE的优良特性,使得其开始逐渐赢得智能穿戴领域关注和亲睐的眼光。

  TPR相对于硅胶而言:生产快速,生产效率高;边角料废次料可反复回收使用;

  TPR相对于TPU而言:具有更广阔的硬度选择范围(0~100A),TPU硬度需要在60A以上.并且TPR相对于TPU而言,具有更为柔软的贴近皮肤的触感。

1-1_20211006_110925828

  TPR配混体系具有更好的兼容性(共混改性),便于调整材料的特性。目前更适应于智能穿戴(手环、手腕带,手表带)行业的TPR已经研发成熟。这类TPR材料具有更接近于硅胶的优异弹性,表面更为柔和爽滑。另外表面不易粘灰尘,抗静电性优良,具有优良的防污性能。其他配混体系的选择,也充分兼顾到环保安全(皮肤安全无致敏性)。

  不同的穿戴设备,所采用的TPR材料的特性及硬度不同,通常的硬度范围在50~80A.如上所述,TPR配混体系具有很好的兼容性,因此,可以提供不同牌号的TPR。可用于智能手环腕带(与PC,PC+ABS材料复合成型),可用于工艺品手环,可用于带U盘功能的腕带,以及用于手表带(可与ABS等塑料复合成型)。

  近一两年,智能穿戴设备一直是一个引领时尚的领域。如此受关注的一个行业,自然会引致各种档次(或高仿或山寨)的智能穿戴产品竞相亮相,以迎合不同消费市场的需求。

  综合TPE材料的特性及成本考虑,可以将TPE定位为可穿戴设备中高端原材料的首选。


上一篇: TPE止血带逐渐在医疗器械行业兴起
下一篇: 免喷涂材料和传统塑料有什么优势?
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”