内页 最新

可穿戴设备市场发展带动原材料需求

来源: 时间:2021-10-08 分类:行业资讯

可穿戴设备市场的不断发展,进一步推动了各种可穿戴设备原材料的需求,可穿戴材料市场规模预计将从2018年的15亿美元增长到2023年的29亿美元,复合年增长率为15.0%。

当中,消费电子产品是可穿戴材料的最大应用。消费者对复杂小型设备的喜好增加,及互联设备的日益普及等正在推动可穿戴材料市场的发展。

在材料选择方面,由于应用于可穿戴设备的材料与人体肌肤直接接触,需要具备安全、透气、耐用、舒适、灵活度、柔软度和贴合度好等特性,因此,高分子材料成为可穿戴设备的主要材料之一。

1-1_20211008_16342587

应用于可穿戴设备的材料包括硅胶、聚胺酯、弹性体TPE、TPU,以及各种胶黏剂等。

报告显示,硅胶将引领可穿戴材料市场。由于硅胶具有生物相容性,可用于各种皮肤护理应用,包括用于撕贴式的可穿戴皮肤应用,以及用于可穿戴医疗设备的生物医学级硅胶。

硅胶具有极好的透气性能,从而增加了用户的舒适度,并且能很好地适应身体轮廓,令用户感觉更方便、舒适。

另外,随着OLED柔性屏幕的电子消费品的流行,未来应用于可穿戴设备的柔性设备也将会慢慢兴起,这将会给聚酰亚胺(PI)带来潜在的应用潜力。

随着柔性显示屏可穿戴设备的流行,聚酰亚胺PI将会迎来更多的应用潜力。

上一篇: 医用塑料中新材料,TPE,TPU,TPV弹性体
下一篇: 聚碳酸酯(PC)在可穿戴设备外壳上的应用
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”