内页 最新

PE与PP有什么区别?

来源: 时间:2021-11-19 分类:行业资讯
        PP与PE都是饱和的碳氢化合物,在许多方面,它们是相似的,但在一些重要性质上,二者是不同。除超高分子量聚乙烯外,PP比PE有更高的熔点和玻璃化转变温度,但PP需要更高的加工温度。

        聚乙烯简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。

1-1_20211119_142122428  

      PE的种类:
       (1) LDPE:低密度聚乙烯、高压聚乙烯
       (2) LLDPE:线形低密度聚乙烯
       (3) MDPE:中密度聚乙烯、双峰树脂
       (4) HDPE:高密度聚乙烯、低压聚乙烯
       (5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯
       (6)改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX)
       (7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EMMA、EMAH)

       PE特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.

成型特性:
      1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
      2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
      3.加热时间不宜过长,否则会发生分解.
      4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
      5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
      高压聚乙烯:一半以上用于薄膜制品,其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等中低、压聚乙烯:以注射成型制品及中空制品为主。
      超高压聚乙烯:由于超高分子聚乙烯优异的综合性能,可作为工程塑料使用。


上一篇: 免喷涂材料需要注意哪些注塑工艺?
下一篇: 影响PC/ABS合金性能的四点因素
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”