内页 最新

ABS+PC防火等级是多少?

来源: 时间:2021-11-22 分类:行业资讯
防火等级UL-94。
      DC-8008是高效的有机硅阻燃添加剂。该产品为无色透明液体。

      主要应用于热塑性塑料阻燃而特制。该产品主要应用于PC、PC/ABS、PPO、LCP、PS、PA6等无卤阻燃改性。阻燃效果好,树脂燃烧表面炭化程度低;加有DC-8008fluid,燃烧后,表面光滑。

1-1_20211122_134944119

扩展资料
      根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。
      当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
      塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
      HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
      V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
      V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
      V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
      注:判断是否有燃烧物掉下,是以是否能引燃医用脱脂棉.


上一篇: 怎么区分PPO材料和PC材料?
下一篇: 免喷涂材料需要注意哪些注塑工艺?
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”