内页 最新

PC塑料颗粒透明性能好应用广泛

来源: 时间:2022-03-12 分类:行业资讯

虽然PC塑料颗粒应用的非常广泛,但是很多人对其特点并不了解,不知道被应用广泛的原因,尤其是现在很多其他塑胶原料正在赶超PC塑料颗粒,华力兴程塑料厂家介想要持续性发展,就需要不断的创新,而PC塑料颗粒应用广泛是因为它具有透明性能好,具体的看看下面的内容吧。

PC塑胶颗粒不能长期接触60℃以上的热水,PC燃烧时会发出热解气体,塑料烧焦起泡,但不着火,离火源即熄灭,发出稀有薄的苯酚气味,火焰呈黄色,发光淡乌黑色,温度达140℃开始软化,220℃熔解,可吸红外线光谱。

1-1_20220312_10511690

PC塑胶颗粒透明性好,耐冲击性高,被广泛应用于光学照明、电子电器、机械设备、医疗器材四大行业领域,具体应用如下:

光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于飞机上的透明材料。

电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120℃)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械部件护罩、罩盖和框架等零件。

医疗器材:可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

PC塑料特性耐冲击性佳,高度透明性,使用温度范围广:-40到160,精密成形性能佳、成型尺寸稳定,超高自熄性能,超耐候性,电气绝缘特性佳。


上一篇: 耐寒防火PC塑料原料性能稳定吗
下一篇: 影响abs塑料老化的因素有哪些?
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”