内页 最新

引起ABS塑料老化的因素有哪些

来源: 时间:2022-03-17 分类:行业资讯

  ABS塑料是很常见的一种工程塑料,被广泛应用于电子电器零部件、汽车零部件等地方,当这些制品报废以后,会存在大量废弃的ABS塑料。而且ABS塑料也会呈现老化的现象,那么引起ABS塑料老化的因素有哪些呢?对于这个问题华力兴工程塑料厂家小编就简单的说一说,大家了解一下吧。

1-1_20220317_095110658

  ABS塑料受到自然环境下各种因素的综合影响,氧是引起ABS塑料老化的主要因素,光和热对ABS塑料老化有加快效果,且光的效果略强。ABS塑料在自然大气暴露中极易黄化。ABS塑料的黄化主要是因为结构中的聚丁二烯孤立双键在受到氧的效果后,生成氢过氧化物,并引发SAN相的降解,使分子链上形成了羰基等生色团。光的能量同它的波长成反比,波长越短,能量越大。对比各种有机化合物键的离解能和太阳光中的紫外光能量,可知紫外光能引起高分子材料的老化降解。

  综上所述,ABS塑料在自然环境中氧是引起ABS塑料老化的主要因素,而光和热对ABS塑料老化具有加快效果。ABS塑料的老化也是因为其内部成分受到氧的效果发生变化导致。

上一篇: 为什么工程塑料可以替代金属材料
下一篇: PC/ABS塑胶原料的特点及应用范围
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”