内页 最新

改性PP塑料颗粒材质的优缺点都有哪些?

来源: 时间:2022-06-15 分类:行业资讯

pp在塑料中代表聚丙烯材料。聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有更强的抗冲击强度,PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。

1-1_20220615_142538799

(一)优点:

1、pp材质相对密度小,仅在0.89-0.91,它是塑料当中最轻的品种之一了。

2、pp材质具有着十分良好的力学性能,除了耐冲击性以外,其他的力学性能均会比聚乙烯的要好,而且其成型和加工的性能非常的好。

3、pp材质还具有着较高的耐热性,连续使用的温度可以高达110-120℃。

4、pp材质的化学性能非常的好,几乎是不吸水的,与绝大多数的化学药品都不会产生反应。

5、pp材质质地纯净且无毒性。

6、聚丙烯制品的透明性要比高密度的聚乙烯制品的透明性要好。

(二)缺点:

1、pp材质的制品耐寒性能差,低温冲击的强度低。

2、pp材质的制品在使用的过程当中容易受光、热和氧的作用而发生老化现象。

3、pp材质的着色性能非常的不好。

4、pp材质还很容易燃烧。

5、pp材质的韧性不好,静电度比较高,染色性、印刷性以及黏合性能较差。

上一篇: 改性工程塑料实现阻燃改性。
下一篇: 改性塑料市场需求旺盛,国产替代推动行业整体发展
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”