内页 最新

聚丙稀改性塑料有什么特性特点

来源: 时间:2022-06-15 分类:行业资讯

聚丙稀改性塑料有什么特性特点

聚丙烯树脂中的等规聚丙稀是结构整齐的高晶形的(玻璃化温度贴近95%)热塑性树脂。

在常见的塑料中,它是较轻的的种类。大家常说的聚丙烯树脂指的就是等规聚丙稀。

1-1_20220615_14584722

如今给我们介绍一下等规聚丙烯树脂的特性。

1、聚丙稀为奶白色蜡状物质,无毒性、无气味、无嗅,相对密度为0.9-0.91g/cm3。

2、聚丙稀的冲击韧性、刚度和耐内应力裂开性均好于高密度聚乙烯;耐磨性能好、强度高、高温破坏性好(但-5℃下列则骤降)、耐不断折叠式性好。

3、耐温性能好,热变形温度为114℃,维卡变软点超过140℃,溶点为164-167℃,应用温度在无负载状况下可达150℃,可在130℃下消毒杀菌运用,持续应用温度较大为110-120℃。

4、有机化学可靠性不错,除强两性氧化物(如发烟硫酸、氰化钠)对其有浸蚀功效外,与大部分化学品不产生化学变化;不溶解于水,几乎不吸湿,在水中24h吸水能力仅0.01%。但相对分子质量低的脂肪烃、脂肪烃和钛酸异丙酯烃对它又变软或溶胀功效。

5、绝缘特性优质,耐工作电压和耐电孤性好。

6、产品在应用中容易受光、热和氧的效果而衰老;在空气中12d就衰老变脆,房间内置放4个月便会霉变。产品用材徐加上光稳定剂和抗氧剂来提升产品的耐老化。

7、聚丙稀产品的透光性比高密度聚乙烯产品好。

8、产品抗寒性较弱,抗低温冲击性抗压强度低,延展性不太好,静电感应度提高,染色性、包装印刷性和黏合能力差。运用时可在原材料中加上改性剂或选用共混、共聚物方式来改进这方面的特性


上一篇: 浅谈低端导热塑料
下一篇: 改性工程塑料实现阻燃改性。
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”