内页 最新

改性PC塑料的三大种类及其材料特性

来源: 时间:2022-08-05 分类:行业资讯

      改性PC塑料的三大种类:增韧PC、阻燃PC和玻纤增强PC,下面进行详细介绍:

一、 增韧PC

      增韧PC主要分为普通级增韧PC和高流动性增韧PC,普通级增韧PC材料可应用于薄壁制品,汽车配件、手机等电子电器产品;而高流动性PC则可用于超薄壁制件,如平板后盖(0.4mm)。

1_20220805_104924257

1. 通用级增韧PC

      具有良好的耐冲击性能、冲击性能可调节、成型收缩率小,尺寸稳定良好的耐候性,低温冲击较高、可喷涂,故可用于手机外壳、薄壁制品、汽车配件等电子电器产品。

2. 高流动性增韧PC

      拥有韧性好,使用温度广泛、可喷涂,耐应力开裂,喷油良率高、高流动,适合点交口注塑等特点,主要用于超薄壁制品、汽车配件等。

二、阻燃PC

      阻燃聚碳酸酯具有优良的力学性能,高的热变形温度,高的介电强度、电绝缘性好,并且有良好的阻燃效果。所以可以广泛应用于高端充电器、灯头、开关面板等产品。

      阻燃PC材料的主要特点:阻燃性能:达到UL94V0/1.5mm;落球冲击:通过1.3m/500g钢球自由落体装撞击; 超声焊接:焊接可通过自由跌落测试;环保性能:可达到ROHS、无卤、Reach等行业法规;高耐热性能:热变形温度(1.82MPa/3.20mm)达到127℃。 

三、玻纤增强PC

     玻纤增强PC材料常见的有PC+10%和PC+20%,前者主要应用于手机中框;后者主要应用于手机中框、平板电脑、不加钢嵌件等。

     1. PC+10%GF材料的特点:优良的冲击性能、韧性良好;耐热性优良、不易发生热变形 ;表面浮纤少,玻纤分布均匀;喷涂性能良好、喷油不良率低等。

     2. PC+20%GF材料的特点:流动性好、高刚性; 浮纤少、耐化学性好;  喷油率不良低。


上一篇: 改性工程塑料增韧剂分类介绍
下一篇: 汽车新材料和技术的创新应用
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”