详情页

智能穿戴手表底壳

互联网+等概念的提出,使得智能穿戴设备得以广泛应用;为满足市场需求,中塑推出专属于智能穿戴系列工程塑料。

产品概述:

互联网+等概念的提出,使得智能穿戴设备得以广泛应用;为满足市场需求,推出专属于智能穿戴系列工程塑料。

产品特性:

机械性能优异
 稳定的尺寸精度
动态抗疲劳性佳
优秀的动态流动性、易成型
色彩的多样性及亮丽的外观

典型应用:
适用于各类高要求智能耳机、智能手表、手环等穿戴设备。

典型规格:


型 号

特 性

3010T

特殊PC,透明,良好的抗应力龟裂性,优异的机械性能。

HF420

PC/ABS合金,卓越的抗冲击强度及熔接线强度,易成型,外观效果佳。

FR450

阻燃PC/ABS合金,高光泽、外观效果佳,优异的机械强度。

221-TR

透明尼龙、优秀的抗弯曲疲劳强度,抗应力龟裂性。

HT-30G

高温尼龙,优异的机械强度、低翘曲、耐高温。



产品概述:

互联网+等概念的提出,使得智能穿戴设备得以广泛应用;为满足市场需求,推出专属于智能穿戴系列工程塑料。

产品特性:

机械性能优异
 稳定的尺寸精度
动态抗疲劳性佳
优秀的动态流动性、易成型
色彩的多样性及亮丽的外观

典型应用:
适用于各类高要求智能耳机、智能手表、手环等穿戴设备。

典型规格:


型 号

特 性

3010T

特殊PC,透明,良好的抗应力龟裂性,优异的机械性能。

HF420

PC/ABS合金,卓越的抗冲击强度及熔接线强度,易成型,外观效果佳。

FR450

阻燃PC/ABS合金,高光泽、外观效果佳,优异的机械强度。

221-TR

透明尼龙、优秀的抗弯曲疲劳强度,抗应力龟裂性。

HT-30G

高温尼龙,优异的机械强度、低翘曲、耐高温。



上一个:智慧医疗产品 智能穿戴手表底壳 下一个:ABS材料
产品详情页底部图-开云在线开户/注册/备用/官网
请与我们的专家取得联系!
点击这里>>
Copyright ? 2015 开云在线开户/注册/备用/官网
All rights reserved. 粤ICP备19118446号
二维码
logo 透明
开云在线开户/注册/备用/官网成立于2002年
是一家专业从事高端改性工程塑料研发、生产
销售和服务的“国家高新技术企业”